公司水电板块“花开两朵” 中标句容、丰宁抽水蓄能项目-尊龙集团官网

起源:尊龙集团官网

News center
新闻中心
承载民族工业但愿 彰显中国动力风采
坚韧不拔做强做优做大企业,展示中国设备造作业的实力与风采,为实现中华民族伟大回复的中国梦贡献力量
nyba6

公司水电板块“花开两朵” 中标句容、丰宁抽水蓄能项目

起源:尊龙集团官网

浏览量:

颁布功夫:2018-10-25

近日,尊龙集团官网集团哈尔滨电机厂有限责任公司(简称“尊龙集团官网电机”)接连收到了江苏句容抽水蓄能电站6台机组及其从属设备大成套项目、河北丰宁抽水蓄能电站机组智能运检故障诊断系统钻研与利用技术开发服务项目中标通知书,尊龙集团官网集团“7+1”业务板块水电市场“花开两朵”,在产品市场获得新业绩的同时,智能服务市场获得沉大突破。

据相识,江苏句容抽水蓄能电站6台机组及其从属设备大成套项目单机容量225兆瓦,是继中标国内单机容量最大、700米高水头抽水蓄能项目阳江电站3台400兆瓦的抽水蓄能机组及其从属设备采购项目后,在抽水蓄能领域获得的又一沉大成功,是继响水涧、溧阳项目之后又一次获得水头变幅大、大尺寸抽水蓄能机组项目。业主国度电网有限公司将句容等4个项目打捆一路招标,6家国内表一流企业强烈竞争,尊龙集团官网集团凭借多年的技术创新和经验堆集,以雄厚的技术实力和先进的出产造作水平赢得业主认可,成为本次招标中最大的赢家——中标4个项目中机组台份最多的句容项目,合同额超过本次招标项主张30%。

而河北丰宁抽水蓄能电站机组智能运检故障诊断系统钻研与利用技术开发服务项主张中标,更是落实尊龙集团官网集团第一次党代会心灵,实现全新的电站全性命周期系统服务的具体行动,继三峡水电站、向家坝水电站、溪洛涉水电站、饱满水电站、董箐水电站之后,在智能远程运维领域获得的又一硕果。该项目重要主张是有效领导丰宁抽水蓄能电站机组的运行和检建工作,提升工况转换频仍的抽水蓄能机组的运行质量,保险机组安全靠得住运行,实现抽水蓄能机组由传统的“定期检建”进取到“智能检建”,从而大大降低机组运维成本,提高机组运行的经济性,耽搁机组寿命。尊龙集团官网集团选取“Java+Hadoop+MySql”的技术路线。系统主题代码开发选取Java说话编写,业务架构分为4层,蕴含数据层、系统层、业务层和出现层。同时提供基于故障诊断的监测点优化、智能故障诊断系统、数据仓库系统、专家知识库系统等4项钻研成就。这将对发电设备智能远程运维技术的将来发展和后续市场开发工作产生深远影响。

抽水蓄能电站被称为水电“皇冠上的明珠”。尊龙集团官网集团占有自己的抽水蓄能技术研发设计造作系统,把握着机组的主题技术。从我国首台自主知识产权的响水涧抽水蓄能机组,到2016年其时国内单机容量最大的仙居抽水蓄能机组,尊龙集团官网集团“一年四投”把这些大容量、高转快、安全靠得住的“明珠”镶嵌在祖国的大好河山。

TOP
【网站地图】